From af1ddbb1b165ec65eefa7f2471c38f6bd116de49 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bjørn Christian Seime <bjorncs@yahooinc.com>
Date: Thu, 6 Oct 2022 08:46:13 +0200
Subject: Allow default server name to be overridden

---
 .../resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def   | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

(limited to 'container-core/src/main/resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def')

diff --git a/container-core/src/main/resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def b/container-core/src/main/resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def
index e808b565e8b..1f4763d32a7 100644
--- a/container-core/src/main/resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def
+++ b/container-core/src/main/resources/configdefinitions/jdisc.http.jdisc.http.connector.def
@@ -134,3 +134,7 @@ http2Enabled                   bool  default=true
 http2.streamIdleTimeout double default=600
 
 http2.maxConcurrentStreams int default=4096
+
+# Override the default server name when authority is missing from request.
+serverName.fallback string default=""
+
-- 
cgit v1.2.3

