From f944b96338725a0a75bbe52922f98f9342abcdd4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bjørn Christian Seime <bjorncs@yahooinc.com>
Date: Mon, 5 Jun 2023 15:31:33 +0200
Subject: Move config definition to `configdefinitions`

---
 .../embedding.bert-base-embedder.def               | 32 ----------------------
 1 file changed, 32 deletions(-)
 delete mode 100644 model-integration/src/main/resources/configdefinitions/embedding.bert-base-embedder.def

(limited to 'model-integration/src/main/resources/configdefinitions/embedding.bert-base-embedder.def')

diff --git a/model-integration/src/main/resources/configdefinitions/embedding.bert-base-embedder.def b/model-integration/src/main/resources/configdefinitions/embedding.bert-base-embedder.def
deleted file mode 100644
index 2d8e840377b..00000000000
--- a/model-integration/src/main/resources/configdefinitions/embedding.bert-base-embedder.def
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-
-namespace=embedding
-
-# Wordpiece tokenizer
-tokenizerVocab model
-
-transformerModel  model
-
-# Max length of token sequence model can handle
-transformerMaxTokens int default=384
-
-# Pooling strategy
-poolingStrategy enum { cls, mean } default=mean
-
-# Input names
-transformerInputIds      string default=input_ids
-transformerAttentionMask string default=attention_mask
-transformerTokenTypeIds  string default=token_type_ids
-
-# special token ids
-transformerStartSequenceToken int default=101
-transformerEndSequenceToken   int default=102
-
-# Output name
-transformerOutput string default=output_0
-
-# Settings for ONNX model evaluation
-onnxExecutionMode enum { parallel, sequential } default=sequential
-onnxInterOpThreads int default=1
-onnxIntraOpThreads int default=-4  # n=number of threads -> n<0: CPUs/(-n), n==0: CPUs, n>0: n
-# GPU device id, -1 for CPU
-onnxGpuDevice      int default=0
-- 
cgit v1.2.3

